華星推首款噴墨4K顯示器面板 瞄準醫療市場

TCL華星光電計畫在2024年末前推動採用噴墨列印製成的OLED顯示螢幕，計畫於2025年開始擴大生產。TCL的首款21.6吋4K螢幕將瞄準醫療市場，小批量生產用於監測的OLED面板。

編譯／高晟鈞

TCL華星光電計畫在2024年末前推動採用噴墨列印製成的OLED顯示螢幕，計畫於2025年開始擴大生產。TCL的首款21.6吋4K螢幕將瞄準醫療市場，小批量生產用於監測的OLED面板。

TCL華星光電計畫在2024年末前推動採用噴墨列印製成的OLED顯示螢幕，計畫於2025年開始擴大生產。（圖／取自TCL官網）

OLED螢幕即將進入噴墨列印時代

輕薄、低功耗、主動發光、無死角，都是有機發光二極體（OLED）成為智慧手機、電腦顯示螢幕主流的原因。現階段的OLED面板普遍採用真空蒸鍍工藝（FMM蒸鍍），由於嚴苛的工藝要求與高昂的成品價格，OLED始終仍難以撕去「高端產品」的標籤。

更多新聞: 隨處可見  超大型奈米透明螢幕可能量產

2016年以來，顯示技術快速發展，包括FMM蒸鍍與噴墨印刷OLED技術成為行業熱點。其中，噴墨印刷OLED因能在常溫常壓的環境下進行、工藝更簡單、有機發光材料蒸發效率高、容易處理大型基板，且成本更低；憑藉這些優勢，OLED螢幕或將走入噴墨列印時代。

噴墨印刷OLED的工作原理，其實與辦公室裡常見的印表機類似，是先通過溶劑將OLED有機材料融化，然後將材料直接噴印在基板表面形成紅、綠和藍色的有機發光層。

華星押寶噴墨列印瞄準醫療市場

2020年，TCL華星與日本OLED（JOLED）合作，將噴墨印刷OLED面板商業化，直接與LG和三星的OLED技術競爭。在JOLED於2023年5月申請破產的背景下，TCL決心收購配備了JOLED技術的 5.5代噴墨列印生產線，繼續押寶噴墨列印。

在過去的幾年裡，TCL華星展示了多款OLED原型機，包括65英寸8K OLED、31英寸4K圓頂形OLED和14英寸2.8K筆記型電腦OLED。而TCL華星生產的OLED醫療面板最快將於2025年上市，然而，在該公司尚未針對42-98吋面板所需的8.5代工廠（稱為T8計畫）做出抉擇，OLED醫療面板的推出或將推遲。

此外，儘管噴墨列印具有許多優勢，對於TCL華興來說也值得冒險。但事實上，總的來說，印刷式OLED工藝的材料尚不足以進行大規模生產，因此TCL華星目前應該只針對小批量進行生產。

資料來源:OLED-Info

※探索職場，透視薪資行情，請參考【科技類-職缺百科】幫助你找到最適合的舞台！

這篇文章 華星推首款噴墨4K顯示器面板 瞄準醫療市場 最早出現於 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊。