Wi-Fi信號收不到？試試安裝在燈泡上的「LI-FI」系統

光通訊技術除了作為利用傳統照明系統的下一代無線通信解決方案，更有望被應用於其他領域。

編譯／高晟鈞

相信各位在機場、咖啡廳、或是飯店的某個角落時，肯定都有過WI-FI連線時不停轉啊轉的，卻始終收不到信號的經驗。

光通訊技術除了作為利用傳統照明系統的下一代無線通信解決方案，更有望被應用於其他領域。（圖／截取自 Techxplore）

最近，來自中國的研究團隊利用了現在的室內照明設施，成功實現可見光通訊的無線網路連接，並對資料傳輸與準確性進行了大幅優化。

更多新聞: 釔鐵石榴石　磁光材料與光通訊的未來

LI-FI系統

LI-FI是一種利用可見光進行資料傳輸的通訊技術，其速度有望達到Wi-Fi 的100倍以上，並且擁有高頻寬，利於同時傳輸大量資訊。LI-FI透過專門將資料傳輸到光照射的區域來確保強大的安全性。更重要的是，他可以直接安裝在一般的LED燈上，而無須獨立的安裝系統。

LI-FI優化

當相同波長的光相交時，會發生干涉，導致振幅合併或抵消。這種現象常發在在使用LED作為可見光通訊的單色光源時。為了克服這一障礙，研究團隊開發了一種新型光源來取代傳統光源。

透過結合紅色、綠色和藍色有機發光二極體（OLED），他們製作了一種模仿標準白色照明但干擾區域最小的光源。此外，該團隊引入了一種空腔結構來增強OLED 對每個波長的顏色表現，並將法布里-珀羅結構納入光吸收有機光電二極體，以選擇性地接收特定波長的光。

更低的位元錯誤率 更好的訊號品質

根據測試結果，這種複合白光表現出比傳統光源更低的位元錯誤率（數位訊號品質的量化指標）。這意味著研究團隊成功抑制了光源間的互相干擾，並確保了訊息傳輸的準確性。

這項技術將成為一種具有高潛力的工具，除了作為利用傳統照明系統的下一代無線通信解決方案，更有望被應用於其他領域。

資料來源:Techxplore

這篇文章 Wi-Fi信號收不到？試試安裝在燈泡上的「LI-FI」系統 最早出現於 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊。