可隨意摺疊拉伸 量子拉伸提升顯示器彈性

由基礎科學研究所奈米粒子研究中心 KIM Dae-Hung 教授領導的韓國科學家團隊，開創了一種可拉伸顯示器的新方法，並宣布首次開發出可拉伸的量子點發光二極體（QLED）。

編譯／高晟鈞

在快速發展的顯示技術領域，人們不斷追求可摺疊、拉伸的顯示器螢幕，這對於穿戴式設備和適應性介面技術等各種應用至為重要。由基礎科學研究所奈米粒子研究中心 KIM Dae-Hung 教授領導的韓國科學家團隊，開創了一種可拉伸顯示器的新方法，並宣布首次開發出可拉伸的量子點發光二極體（QLED）。

科學家團隊，開創了一種可拉伸顯示器的新方法，並宣布首次開發出可拉伸的量子點發光二極體。圖取自ScitechDaily

更多新聞: 超越以往光芒  下一代OLED技術背後的秘密

OLED V.S QLED的難題

市面上大多可折疊的柔性顯示器一般採用有機發光二極體（OLED）技術，使用有機材料作為發光元件。然而，OLED通常存在亮度有限和色純度問題等缺點，但QLED顯示器具有更出色的色彩表現、亮度與使用壽命。

而開發柔性QLED的挑戰在於量子點（Quantum dots, 簡稱QD）本身。作為零維無機奈米粒子本身不具有「拉伸性」，於是科學家們長是將量子點嵌入彈性材料中，做成光彈性複合材料。這種方法遇到的另外一項阻礙在於彈性體的絕緣特性，阻礙電子到電洞注入量子點，進而降低了裝置的電致發光效率。

材料工程突破

對此，研究團隊在複合材料中，進一步加入了第三種材料，p型半導體聚合物TFB，富含TFB的奈米複合薄膜增強了元件的拉伸性，並改善了電子到電洞的注入效率。

研究人員在測試中得到了15,170 cd/m2的亮度，是所有可拉伸LED裝致中最高的，以及3.2V的低閾值電壓。拉伸力方面，即使施加很大的力來拉伸材料，該裝置也不會受損；拉伸距離最高可達1.5倍，且不會影響量子點間的距離。

未來方向與應用

研究團隊還開發了一種高分辨率圖案化技術，可應用於可拉伸量子點發光層，透過將發光材料和圖案化技術相結合，該設備有望在RGB LED和被動矩陣陣列等複雜應用中展現巨大潛力。

這項研究不僅展示了量子點在可拉伸顯示器中的優越性能，而且為進一步增強裝置性能奠定了新的方向，主要集中在優化所有裝置層的載子注入效率和可拉伸性。這項研究為未來顯示技術奠定了良好基礎，進而實現新形式的多種電子產品。

資料來源:ScitechDaily

這篇文章 可隨意摺疊拉伸   量子拉伸提升顯示器彈性 最早出現於 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊。